\documentclass{standalone}
\usepackage{chemfig}
\begin{document}
\setchemfig{scheme debug=false, arrow coeff=0.5, atom sep=2em}

\chemfig{**6(-(-CH([5]-H_3C)([7,,1,1]-CH_3))-----)}

\end{document}
