\documentclass{standalone}
\usepackage{chemfig}
\begin{document}
\setchemfig{scheme debug=false, arrow coeff=0.5, atom sep=2em}

\chemfig{H_{2}C=CH-C(=[2]O)-CH_{3}}

\end{document}
